   120       1.0000   0.1500   0.2000 | Npan    PPanel  TErat  REFrat
    1.0000   1.0000   1.0000   1.0000 | XrefS1  XrefS2  XrefP1 XrefP2
   6.00000   0.5500   0.0150   0.8000 | Size    plotAR  CHsize ScrnFr
   11.0000   8.5000   0.0000   0.0000 | Xpage   Ypage   Xmargn Ymargn
  F        T                          | Lcolor  Lcursor
    1.0000  -2.0000  -0.5000          | CPmax   CPmin   CPdel
    0.0900   0.7000   0.0200          | XoffAir ScalAir BLUwt
    0.0000   1.5000   0.5000          | CLmin   CLmax   CLdel
    0.0000   0.0400   0.0100          | CDmin   CDmax   CDdel
   -4.0000  10.0000   2.0000          | ALmin   ALmax   ALdel
   -0.2500   0.0000   0.0500          | CMmin   CMmax   CMdel
   1         0.0800   0.0100          | MAtype  Mach    Vaccel
   1         0.3000   9.0000          | REtype  Re/10^6 Ncrit
    1.0000   1.0000                   | XtripT  XtripB
